<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\iftutex
    \RequirePackage{fontspec}
\else
    % Arial als erlaubter Ersatz fÃ¼r die Hausschrift der DLRG
    % Installationsanleitung unter http://uweziegenhagen.de/?p=2496
    \RequirePackage[scaled]{uarial}
    \RequirePackage[T1]{fontenc}
\fi
</pre></body></html>